LIBRARY hid.dll
EXPORTS
;HidD_FlushQueue
;HidD_FreePreparsedData
;HidD_GetAttributes
;HidD_GetConfiguration
;HidD_GetFeature
;HidD_GetHidGuid
;HidD_GetIndexedString
;HidD_GetInputReport
;HidD_GetManufacturerString
;HidD_GetMsGenreDescriptor
;HidD_GetNumInputBuffers
;HidD_GetPhysicalDescriptor
;HidD_GetPreparsedData
;HidD_GetProductString
;HidD_GetSerialNumberString
;HidD_Hello
;HidD_SetConfiguration
;HidD_SetFeature
;HidD_SetNumInputBuffers
;HidD_SetOutputReport
;HidP_GetButtonCaps
HidP_GetCaps@8
HidP_GetData@24
HidP_GetExtendedAttributes@20
HidP_GetLinkCollectionNodes@12
HidP_GetScaledUsageValue@32
HidP_GetSpecificButtonCaps@28
HidP_GetSpecificValueCaps@28
HidP_GetUsageValue@32
HidP_GetUsageValueArray@36
HidP_GetUsages@32
HidP_GetUsagesEx@28
;HidP_GetValueCaps
HidP_InitializeReportForID@20
HidP_MaxDataListLength@8
HidP_MaxUsageListLength@12
HidP_SetData@24
HidP_SetScaledUsageValue@32
HidP_SetUsageValue@32
HidP_SetUsageValueArray@36
HidP_SetUsages@32
HidP_TranslateUsagesToI8042ScanCodes@24
HidP_UnsetUsages@32
HidP_UsageListDifference@20
;HidservInstaller
